en	access.denied
es	Acceso denegado

en	stacktrace
es	El problema ocurrió aquí

en	http_error.title
es	Error

en	http_error.description
es	Se produjo un error

en	http_error.suggestion
es	Ocurrió un error inesperado; intente de nuevo lo que estaba haciendo. Es posible que haya encontrado un problema de software; contacte al personal administrativo si el problema persiste.

en	http_error_404.description
es	No se encontró la página

en	http_error_404.suggestion
es	No encontramos lo que buscaba. Pero, puede volver al panel principal e intentar de nuevo.

en	http_error_403.description
es	Acceso restringido.

en	http_error_403.suggestion
es	No tiene permisos suficientes para acceder a esta página. Hable con el personal administrativo si considera que esto se debe a un error.